目录

问题：

问题：

为什么是看到在IE的我们安全警告的上推说“当前网页尝试打开您的内联网的一个站点。” ？

环境：思科Web安全工具(WSA)使用单词，在透明代理部署和验证启用，短的主机名。

症状：当透明地代理流量和使用验证， Internet Explorer提示与与以下错误(如在屏幕画面中看到)

------------------------------------------------------------------------------------::

安全亚里桑：当前网页尝试打开您的内联网的一个站点。

是否要允许此？

当前站点：www.whatever.com

内联网站点：<WSA hostname>

------------------------------------------------------------------------------------

注意：此知识库文章参考没有维护也思科不支持的软件。  信息被提供作为礼貌为您的便利。对于进一步协助，请联系软件供应商。

Internet Explorer可能提示，当验证在一个透明代理环境时启用，由于这样的事实相信一个公共网站重定向对内联网服务器。这技术上呼叫“区域海拔”。此行为可以通过Internet Explorer配置被控制。

遵从下面步骤防止Internet Explorer在这种情况下提示：

禁用区域海拔安全亚里桑

1. 点击‘工具的- > ‘互联网选项的- > ‘安全’选项卡- > ‘本地内联网’

2. 点击‘自定义级别’按钮

3. 往底部，查找‘网站在较不特许Web内容区域能导航到此区域’。

4. 设置此选项‘启用’。