目录

问题

问题

如何绕过特定客户端IP地址的验证？

环境：思科Web安全工具(WSA)，所有AsyncOS版本。

某些客户端应用在Web代理需要验证的环境不会适当地运作。为此，特定客户端IP地址可能由WSA识别，并且可以配置绕过验证。

为了豁免某些客户端IP地址的验证，请创建根据一个特定IP地址/地址的标识并且保证标识是在命令顶部。随意地，请创建根据网站/catgeories客户端能访问的此标识的访问策略控制。

1. 创建从GUI的一新的标识- > Web安全Manager->标识。

2. 下面请由子网定义成员，指定各自的客户端IP地址或子网。

3. 下面请由验证定义成员，不选择验证。

4. 保存标识并且放置它往标识列表的顶部。

5. 可选：在Web安全经理>Access下策略创建一个新的访问策略，并且在标识部分下请指定上述标识。