目录

问题：

环境：思科Web安全工具(WSA)， AsyncOS所有版本

Firefox不发送认证证书透明地。Internet Explorer正确地工作与透明验证。

注意：此知识库文章参考没有维护也思科不支持的软件。信息被提供作为礼貌为您的便利。对于进一步协助，请联系软件供应商。

Firefox一些版本不自动信任所有服务器发送透明凭证。新版本看上去有问题。

您将需要手工添加Web安全工具透明验证重定向主机名到在Firefox的委托URL。 此值可以在网络的GUI界面找到-->验证页。 寻找设置

“透明验证重定向主机名”。

1. 打开Firefox并且键入：配置在地址栏(没有报价单)。

2. 在过滤器字段类型以下network.automatic NTLMauth.trusted uris。

3. 双击我们搜索首选的名称。

4. 输入透明验证重定向主机名。

Firefox版本10 -运行在Windows 7的12，也需要以下更改到“错误”。

- network.auth.force通用的NTLM =错误