目录

问题

症状：当使用PuTTY通过WSA建立隧道(连接)时，您收到“代理错误：407代理验证在包括用户名/密码以后要求”，在PuTTY配置里。

环境：思科Web安全工具(WSA)， AsyncOS所有版本

解决方案

PuTTY支持仅HTTP基本认证。它不支持NTLM验证。如果WSA为仅NTLM验证配置， PuTTY将返回此错误消息。

如果WSA配置使用‘NTLMSSP或基本’认证机制，则验证应该适当地运作。

在AsyncOS版本7.x和以上， ‘NTLMSSP或基本’认证机制在GUI下的标识配置--> Web安全经理-->标识--> “请由验证定义成员”部分。