目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

导出Web跟踪

导出报告

导出自动报告

相关信息

简介

本文档介绍在安全Web设备(SWA)中备份报告数据的过程。

先决条件

要求

建议掌握下列主题的相关知识：

- 访问SWA的图形用户界面(GUI)。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

导出Web跟踪

步骤1.从GUI导航到Reporting，然后选择Web Tracking。

步骤2.从时间范围部分中选择自定义范围，然后选择所需的开始和结束日期。

警告：选择较长的时间范围可能会导致SWA上的系统负载较高或不稳定。如果SWA当前需求量大，请使用较小的时间间隔来确保最佳性能。

步骤3.（可选）您可以定义报告的标准。

步骤4.单击Search。

步骤5.报告准备就绪后，点击Printable Download并选择CSV作为文件类型，以导出所有可用日期。

提示：您可以对较旧的时间范围重复这些步骤；例如，每月导出数据。

图像 — 导出Web跟踪

导出报告

步骤1.在GUI中，导航到Reporting并选择要导出的报表类型。

步骤2.从时间范围部分中选择自定义范围，然后选择所需的开始和结束日期。

警告：选择较长的时间范围可能会导致SWA上的系统负载较高或不稳定。如果SWA当前需求量大，请使用较小的时间间隔来确保最佳性能。

步骤3.报告准备就绪后，点击所需部分的Export以下载CSV文件。

提示：您可以对较旧的时间范围重复这些步骤；例如，每月导出数据。

图像 — 导出报告

导出自动报告

步骤1.从GUI导航到报告，然后选择存档的报告。

步骤2.点击每个报告的名称，下载相关报告数据。

提示:Scheduled Reports和Archived Reports都存储在Archived Reports部分。

图像 — 存档报告

相关信息

- 思科安全Web设备AsyncOS 15.2用户指南

- 使用安全Web设备最佳实践

- 在安全Web设备中配置备份