目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

问题

解决方案

SWA示例输出

CPU利用率百分比

内存利用率百分比

磁盘利用率

CPU温度

风扇表

电源装置(PSU)状态

接口链路状态

SMA示例输出

电源装置(PSU)状态

风扇表

CPU利用率百分比

内存利用率百分比

磁盘利用率

CPU温度

接口链路状态

查看OID

相关信息

简介

本文档介绍有关读取安全Web设备(SWA)内对象标识符(OID)信息的步骤。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- SWA管理

- 简单网络管理协议(SNMP)的基础

- 基本网络原则

Cisco 建议您：

- 已安装物理或虚拟SWA。

- 对SWA命令行界面(CLI)的管理访问。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

问题

对于使用思科安全网络设备(SWA)和安全管理设备(SMA)的网络管理员和IT专业人员，snmpwalk命令是检索有效监控和管理所需的OID值的关键工具。

虽然snmpwalk在macOS上随时可用，但是在Windows和Linux系统上需要额外的设置，这对某些用户来说是一个障碍。

为了克服这一挑战，我们在实验中执行了snmpwalk命令，并提供了输出以供参考。此资源旨在通过提供这些参考输出来支持面临设置限制的用户，帮助管理其SWA和SMA环境。

OID在网络管理中起着至关重要的作用，它允许识别各种网络元素并与之交互。利用snmpwalk，用户可以高效地获取和解释与重要OID相关的值，从而增强了SWA和SMA系统的监控和管理。本指南将引导您使用snmpwalk访问这些关键OID值，从而提高网络管理功能。

解决方案

您可以在此处找到OID名称序列、snmpwalk命令语法和输出示例。

SWA示例输出

CPU利用率百分比

snmpwalk -O a -v 2c -c

-M

-m "ALL"

.1.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.2.0

ASYNCOS-MAIL-MIB::perCentCPUUtilization.0 = INTEGER: 16

内存利用率百分比

snmpwalk -O a -v 2c -c

-M

-m "ALL"

.1.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.1.0

ASYNCOS-MAIL-MIB::perCentMemoryUtilization.0 = INTEGER: 11

磁盘利用率

snmpwalk -O a -v 2c -c

-M

-m "ALL"

.1.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.27.0

ASYNCOS-MAIL-MIB::diskUtilization.0 = STRING: Total_disk_space: 198.391 GB, Available_disk_space: 107.845 GB, Used_disk_space: 90.545 GB, Used_disk_space in % : 45.64

CPU温度

snmpwalk -O a -v 2c -c

-M

-m "ALL"

.1.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.9.1.2

风扇表

snmpwalk -O a -v 2c -c

-M

-m "ALL"

.1.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10

电源装置(PSU)状态

snmpwalk -O a -v 2c -c

-M

-m "ALL"

.1.3.6.1.4.1.9.9.117.1.3.1

注意：此命令“1”的输出表示PSU未安装，“2”表示PSU运行正常，“3”表示没有AC电源，“4”表示PSU故障。

接口链路状态

snmpwalk -O a -v 2c -c

-M

-m "ALL"

.1.3.6.1.4.1.15497.1.2.5.1

注意：在此命令的输出中，“1”表示接口已启用，“2”表示接口已关闭。

SMA示例输出

电源装置(PSU)状态

snmpwalk -O a -v 2c -c

-m

.1.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.8

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.8.1.1.1 = INTEGER: 1

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.8.1.2.1 = INTEGER: 2

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.8.1.3.1 = INTEGER: 1

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.8.1.4.1 = STRING: "PS 1"

注意：此命令“1”的输出表示PSU未安装，“2”表示PSU运行正常，“3”表示没有AC电源，“4”表示PSU故障。

风扇表

snmpwalk -O a -v 2c -c

-m

.1.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.1.1 = INTEGER: 1

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.1.2 = INTEGER: 2

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.1.3 = INTEGER: 3

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.1.4 = INTEGER: 4

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.1.5 = INTEGER: 5

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.1.6 = INTEGER: 6

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.1.7 = INTEGER: 7

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.1.8 = INTEGER: 8

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.1.9 = INTEGER: 9

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.1.10 = INTEGER: 10

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.1.11 = INTEGER: 11

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.1.12 = INTEGER: 12

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.1.13 = INTEGER: 13

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.1.14 = INTEGER: 14

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.2.1 = Gauge32: 10500

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.2.2 = Gauge32: 10712

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.2.3 = Gauge32: 10500

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.2.4 = Gauge32: 11227

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.2.5 = Gauge32: 10500

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.2.6 = Gauge32: 11227

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.2.7 = Gauge32: 10500

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.2.8 = Gauge32: 11227

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.2.9 = Gauge32: 10080

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.2.10 = Gauge32: 10712

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.2.11 = Gauge32: 10500

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.2.12 = Gauge32: 11227

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.2.13 = Gauge32: 10500

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.2.14 = Gauge32: 10712

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.3.1 = STRING: "FAN 1"

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.3.2 = STRING: "FAN 2"

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.3.3 = STRING: "FAN 3"

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.3.4 = STRING: "FAN 4"

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.3.5 = STRING: "FAN 5"

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.3.6 = STRING: "FAN 6"

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.3.7 = STRING: "FAN 7"

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.3.8 = STRING: "FAN 8"

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.3.9 = STRING: "FAN 9"

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.3.10 = STRING: "FAN 10"

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.3.11 = STRING: "FAN 11"

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.3.12 = STRING: "FAN 12"

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.3.13 = STRING: "FAN 13"

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.3.14 = STRING: "FAN 14"

CPU利用率百分比

snmpwalk -O a -v 2c -c

-m

.1.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.2.0

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.2.0 = INTEGER: 0

内存利用率百分比

snmpwalk -O a -v 2c -c

-m

.1.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.1.0

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.1.0 = INTEGER: 0

磁盘利用率

snmpwalk -O a -v 2c -c

-m

.1.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.27.0

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.27.0 = STRING: "Total_disk_space: 556.391 GB, Available_disk_space: 526.995 GB, Used_disk_space: 29.396 GB, Used_disk_space in % : 5.28"

CPU温度

snmpwalk -O a -v 2c -c

-m

.1.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.9.1.2

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.9.1.2.1 = INTEGER: 35

接口链路状态

snmpwalk -O a -v 2c -c

-m

.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8

iso.3.6.1.2.1.2.2.1.8.1 = INTEGER: 1

iso.3.6.1.2.1.2.2.1.8.2 = INTEGER: 2

注意：在此命令的输出中，“1”表示接口处于打开状态，“2”表示接口处于关闭状态。

查看OID

思科不提供内容安全设备的OID列表。您可以使用第三方MIB浏览器应用程序(如Paessler MIB Imported)将MIB文件转换为查看OID。您可以从此链接下载此第三方应用程序。

以下是读取OID的步骤：

步骤1.下载MIB浏览器软件

步骤2.下载内容安全设备的MIB文件(最新的MIB文件可在此处下载。)

图像：下载MIB文件

步骤3.将MIB文件导入到应用程序中。

注意：您需要下载并导入SMI MIB和Web MIB。

步骤4.您可以查看MIB文件中定义的所有OID。

注：请注意，某些OID（例如与风扇表和电源相关的OID）可能不会在虚拟实验环境中返回任何输出。这是因为虚拟设备中没有这些组件。

相关信息

- 思科安全Web设备AsyncOS 15.2用户指南

- 在SWA中配置并排除SNMP故障