目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

配置步骤

验证

故障排除

参考

简介

本文档介绍阻止对搜索引擎门户的访问时，在安全Web设备(SWA)中允许Google reCAPTCHA的步骤。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 思科安全Web访问和HTTPS解密。

Cisco建议您还应具备：

- 已安装物理或虚拟SWA。

- 许可证已激活或已安装。

- 安装向导已完成。

- 对SWA图形用户界面(GUI)的管理权限。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

配置步骤

步骤1:从GUI中，导航至Security Services并选择HTTPS Proxy, enable HTTPS decryption （如果尚未启用）。

注意：必须为此配置启用HTTPS解密。如果未启用，请参阅本文档末尾提供的引用文章。

第二步：在GUI中，导航到网络安全管理器并选择自定义和外部URL类别，创建两个自定义URL类别，一个用于google.com，另一个用于Google reCAPTCHA。单击“Submit”。

为Google创建自定义URL类别

为Google创建自定义URL类别

第三步：从GUI中，导航到网络安全管理器，然后选择解密策略，创建解密策略以解密google.com。单击URL Categories旁边的None Selected，然后选择Google自定义URL类别。单击“Submit”。

解密Google的解密策略

步骤 3.1导航到解密策略，然后点击Google解密策略行中的监控。

步骤 3.2选择Google Category行中的Decrypt，然后单击Submit。

选择Created Custom URL Category for Google以在解密策略中对其进行解密

第四步：在GUI中，导航到网络安全管理器并选择访问策略，创建访问策略以允许Google reCAPTCHA并选择captchaallow作为URL类别。

允许Google RECAPTCHA的访问策略

步骤 4.1导航到访问策略，然后点击GoogleCaptchAccessPolicy策略行中的监控。在Captchaallow Category行中选择Allow。提交和提交更改。

选择Created Custom URL Category for Google RECAPTCHA以在访问策略中允许它

第五步：确保已阻止全局访问策略中的预定义URL类别过滤中的搜索引擎和门户：

阻止访问搜索引擎的默认策略

验证

您可以看到对Google reCAPTCHA的访问有效，但在启用HTTPS解密并在访问策略中允许对Google reCAPTCHA的访问后，搜索引擎(Google)访问仍然被拒绝：

Google CAPTCHA的工作原理

1675880489.667 279 10.106.40.203 TCP_MISS_SSL/200 23910 GET https://www.google.com:443/recaptcha/api2/anchor?ar=1&k=6LdN4qUZAAAAAPyazim2yiy0gbIk_6lleC09ISAe&co=... - DIRECT/www.google.com text/html ALLOW_CUSTOMCAT_12-GoogleCaptchaAccessPolicy-DefaultGroup-NONE-NONE-NONE-DefaultGroup-NONE <"C_Capt",6.9,-,"-",-,-,-,-,"-",-,-,-,"-",-,-,"-","-",-,-,"IW_srch",-,"-","Search Engines and Portals","-","Unknown","Unknown","-","-",685.59,0,-,"-","-",-,"-",-,-,"-","-",-,-,"-",-,-> - - -

Google站点被阻止

1675880581.157 0 10.106.40.203 TCP_DENIED/403 0 GET "https://google.com/favicon.ico" - NONE/- - BLOCK_WEBCAT_12-DefaultGroup-DefaultGroup-NONE-NONE-NONE-NONE-NONE <"IW_srch",6.9,-,"-",-,-,-,-,"-",-,-,-,"-",-,-,"-","-",-,-,"IW_srch",-,"-","Search Engines and Portals","-","Unknown","Unknown","-","-",0.00,0,-,"-","-",-,"-",-,-,"-","-",-,-,"-",-,-> - - -

故障排除

如果对Google reCAPTCHA的访问被阻止，您可以在SWA CLI中检查访问日志。如果看到Google URL而不是Google reCAPTCHA URL，则可能是解密未启用：

1675757652.291 2 192.168.100.79 TCP_DENIED/403 0 CONNECT tunnel://www.google.com:443/ - NONE/- - BLOCK_WEBCAT_12-DefaultGroup-Finance_Access_Systems-NONE-NONE-NONE-NONE-NONE

参考

- 思科安全网络设备AsyncOS 14.5用户指南- GD（通用部署）-连接、安装和配置[思科安全网络设备] -思科

- HTTPS解密的WSA证书用法