目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

问题

解决方案

简介

本文档介绍如何停止定向到OpenDNS的出站NetBIOS流量。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于Cisco Umbrella。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

问题

当OpenDNS返回受控主机的IP地址而不是标准的NXDOMAIN响应时，Windows系统可以尝试向OpenDNS发送NetBIOS流量。Windows将此解析为有效响应，并启动与OpenDNS的NetBIOS通信。

解决方案

要阻止出站NetBIOS流量进入OpenDNS，请完成以下步骤：

1.访问控制面板中的高级设置。

2.导航到VPN用户的Domain Typos > Exceptions。

3.将网络上的系统的完整主机名添加到例外列表。

OpenDNS服务不会查找添加到此列表的主机名。