目录

简介

新注册的SWG漫游模块需要多长时间才能显示在策略选择中？

简介

本文档介绍新注册的安全网络网关(SWG)漫游模块在策略选择中出现的时间。

新注册的SWG漫游模块需要多长时间才能显示在策略选择中？

在正常情况下，最近添加的SWG漫游模块在控制面板中出现并可用于策略附件之前最多可以经过两个小时。

在某些情况下，注册可能需要更长时间，但这并不代表典型行为。如果设备在两小时后从控制面板中丢失，请联系Cisco Umbrella支持以获得更多帮助。