目录

简介

概述

兼容性详细信息

建议操作

简介

本文档介绍Umbrella漫游客户端和DNSMasq之间的兼容性注意事项。

概述

Umbrella漫游客户端和DNSMasq都使用端口53进行DNS，并竞争相同的资源。这两种服务互不兼容。

兼容性详细信息

Umbrella漫游客户端充当DNS代理服务器，在127.0.0.1(localhost)端口53上侦听。任何其他尝试在同一端口上侦听的服务（如DNSMasq）都会产生冲突。不支持在同一系统上运行这两种服务。

- 一次只能有一个服务在端口53上运行。

- 如果同时安装了DNSMasq和Umbrella漫游客户端，则只有一个可以运行，通常无论哪个服务先启动。

建议操作

您必须选择使用Umbrella漫游客户端或DNSMasq，但不能同时使用两者，以避免端口53上的DNS冲突。