目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

概述

解决方案

简介

本文档介绍如何防止Apple Screen Time应用程序禁用Umbrella保护。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于Umbrella漫游客户端。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

概述

Apple iOS和macOS有一个称为“屏幕时间”的功能，允许用户监控和管理花费在单个应用上的时间。由于这允许某些类型的用户限制程序何时可以运行，因此产生了禁用Umbrella保护的意外功能。

此问题影响以下Apple软件版本和思科产品：

- macOS（Catalina 10.5及更高版本）

- iOS（版本12及更高版本）

- Umbrella漫游客户端

- AnyConnect Umbrella漫游安全模块

解决方案

您必须通过用于部署Umbrella的MDM或在每台设备上禁用屏幕时间。

有关禁用MacOS上的屏幕时间：关闭Mac上的屏幕时间，请阅读Apple文档中的详细信息