目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

问题

解决方案

简介

本文档介绍如何解决Cisco Umbrella中自定义阻止页面的已断开格式设置。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于Cisco Umbrella。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

问题

您注意到自定义阻止页面上的标记已断开，导致格式显示为明文HTML标记。

Screen_Shot_2021-03-05_at_1.21.37_PM.png

解决方案

引入此问题的漏洞已修复。但是，在管理员编辑错误之前，阻止页面仍可显示该错误。

要解决此问题：

1.从自定义阻止页面中删除HTML标记。

2.重新输入带有适当标记的自定义消息，然后选择保存。

Screen_Shot_2021-03-18_at_11.58.27_AM.png

3.保存后，自定义阻止页面正确显示，不带HTML标记：

Screen_Shot_2021-03-18_at_11.58.34_AM.png