目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

概述

ZPA不兼容

问题

解决方案

简介

本文档介绍如何使用ZScaler Private Access(ZPA)配置Umbrella漫游安全模块。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于Cisco Umbrella漫游安全模块。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

概述

Cisco Umbrella漫游安全模块（AnyConnect或Cisco Secure Client）可与大多数软件配合使用，但有时需要额外操作才能使两种类型的软件按预期工作。

ZScaler Private Access(ZPA)是企业版的VPN替代产品。此软件与Cisco Umbrella历来存在冲突，ZScaler无法通过协作生成兼容性解决方案。

截至2022年1月，已经在现场找到解决方案。

ZPA不兼容

问题

Zscaler使用ZPA。ZPA充当DNS代理，与Umbrella自己的DNS加密代理软件冲突。DNS可能无法解析（包括本地DNS），或者可以解析到完全不同的IP，例如100.x.x.x ZScaler IP。

解决方案

思科根据ZPA的必备条件发现了一种解决ZPA不兼容的方法。将这些域添加到Umbrella中的Internal Domains列表：

- prod.zpath.net

- private.zscaler.com

- prod.zpath.vip