目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

概述

步骤

简介

本文档介绍如何修改VMWare中的VA以使用VMXNET3适配器，而非Cisco Umbrella的E1000。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于Cisco Umbrella。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

概述

您已经发现，在VMWare中为Virtual Appliance使用VMXNET第3代(VMXNET3)适配器可以在您的环境中更好地工作。VMXNET3适配器与传统E1000 NIC相比，具有更低的开销，因此可以提供更好的性能。Umbrella没有特定建议，无论采取哪种方式。但是，支持VMXNET3配置。

步骤

注意：这些步骤会更改MAC地址。如果您需要保留与新VMXNET3适配器相同的MAC，则必须在删除E1000 MAC之前对其进行记录。创建新的适配器时，您必须将MAC地址更改为“手动”并放入原始E1000 MAC中。

要将虚拟设备从之前的适配器切换为使用VMXNET3，请完成以下步骤：

1.在VMWare控制台中，关闭虚拟设备电源。

2.右键单击虚拟设备并选择设置。

3.选择Network Adapter 1，然后选择Remove。

4.选择Add> Network Adapter。

5.在类型下，选择VMXNET3。

6.选择正确的网络。

7.选择下一步，然后选择确定。

8.在VMWare控制台中，打开虚拟设备电源。

9.在VA控制台和Umbrella控制面板中检查与Umbrella解析器通信的任何错误。