目录

简介

概述

简介

本文档介绍Cisco Umbrella漫游客户端设备导出限制。

概述

Umbrella漫游客户端管理页面允许任何用户下载组织中当前存在的漫游客户端列表。此功能适用于当今的大多数过滤器和任意数量的漫游客户端。更大的出口可能需要更多时间才能运行。

24747934330900

您可以从漫游客户端选项下的Umbrella控制面板下载使用标记过滤的漫游客户端列表。