目录

简介

概述

常见问题

SSO验证步骤

SSO对控制台上的少数帐户不起作用

启用SSO时无法登录帐户

简介

本文档介绍在Cisco Umbrella中为多组织父控制台配置单点登录(SSO)所需的其他步骤。

概述

在多组织父控制台上配置单点登录时，需要执行其他步骤。要开始使用，请参阅有关为多组织控制台配置SSO的Umbrella指南。

常见问题

SSO验证步骤

验证弹出窗口重定向到父控制台而不是SSO提供程序。

要解决此问题：

1.在Admin > Accounts下，将父组织admin作为Full Admin直接添加到子组织。

2.邀请现有用户并接受基于电子邮件的邀请。

3.添加后，验证SSO。

SSO对控制台上的少数帐户不起作用

确保将SSO的所有帐户直接添加到启用了SSO的组织中。如果未直接添加（即使使用源自父控制台的访问权限），帐户也无法启用SSO。

启用SSO时无法登录帐户

如果在两个启用了SSO的组织上激活某个帐户，则对控制面板的访问将丢失。login.umbrella.com/sso上的SSO重定向可能显示错误。