目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

问题

解决方案

简介

本文档介绍如何解决“404:Cisco Umbrella Warn页面中的Page not found（找不到页面）错误。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于Cisco Umbrella。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

问题

Umbrella Warn页面返回“404:找不到页面”错误。

解决方案

检查是否已将本文中的Umbrella IP范围添加到外部域列表：在客户防火墙中允许的安全Web网关的IP列表和域。如果已添加这些域，请从外部域列表中将其删除，然后再次尝试警告页面。如果问题仍然存在，请联系Umbrella支持。