目录

简介

了解Umbrella和Webex会议IP地址

简介

本文档介绍Umbrella如何将Webex会议IP地址归类为在线会议。

了解Umbrella和Webex会议IP地址

Cisco Webex Meeting是一款Web会议应用，它使用未分类的动态域和IP地址（CIDR范围），这些内容无需通知即可更改。以前，如果客户使用阻止未分类域和IP地址的Web策略，Umbrella的安全Web网关(SWG)会阻止这些域和IP地址。

为了确保SWG不会通过阻止这些未分类的域和IP地址来中断Webex会议服务，Umbrella的策略引擎会持续将这些与Webex相关的域和IP地址归类为Online Meetings。

这意味着客户不再需要手动管理或维护Webex会议域或Destination Lists或Selective Decryption Lists中的IP地址。

了解有关Webex会议使用的域的更多信息。

阅读更多Webex会议使用的IP地址。