目录

简介

迁移更改

简介

本文档介绍如何在Cisco Umbrella中将多个组织更改为单个组织。

迁移更改

从多个组织在Cisco Umbrella中具有多个域的自动迁移目前不再可用。要继续迁移，请执行以下操作：

1.在新的目标组织上部署或重新部署新的AD连接器。

2.将新的VA部署或重新部署到新的目标组织。

3.导入AD树数据后，创建所需的策略。

4.从目标组织中删除网络并在新组织中创建。

5.将用户迁移到新的VA。

6.停用旧的AD连接器和VA。

7.完成迁移。