目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

问题

解决方案

简介

本文档介绍如何对Cisco Umbrella安全网络网关(SWG)AnyConnect代理配置进行故障排除。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于Umbrella安全Web网关。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

问题

注意：本文是指使用Umbrella安全Web网关的AnyConnect SWG模块的用户。本文不涉及DNS层用户。

有时，由于系统问题，SWG代理未使用最新的配置运行。

解决方案

要解决配置过时或缺失的问题，请按照以下步骤强制进行配置更新：

1.导航到部署>域管理>外部域。

2.添加新条目。如果您不想添加新条目，请添加新条目，然后立即将其删除。

3.重新启动漫游客户端服务或等待60分钟。

在许多情况下，这可以解决此问题。如果问题仍然存在，请与Cisco Umbrella支持联系。