目录

简介

背景信息

什么是云恶意软件检测？

支持的应用

在产品中的哪个位置可以看到云恶意软件检测？

相关信息

简介

本文档介绍Umbrella云恶意软件检测的一般可用性。

背景信息

随着Cisco Umbrella继续执行其在CASB方面的愿景，思科很高兴地宣布Umbrella云恶意软件检测！

恶意软件可以从许多方面渗透到组织中，市场上现有安全解决方案的一个差距是云平台。虽然包含malwarecanin的文件在云中不会造成实际损害，但是一旦下载到用户的终端，它们就可以了。

什么是云恶意软件检测？

检测并修复受制裁云应用中的恶意文件的能力。通过添加此功能，安全管理员可以调查报告的恶意软件 — 思科AMP和其他Umbrella AV工具发现的静态恶意软件，并选择隔离或删除这些文件来保护其环境。

云恶意软件检测允许组织：

- 安全共享并支持云转型

- 防止云恶意软件感染的传播

- 云恶意软件事件报告

支持的应用

Office365、Box、Dropbox、Webex Teams和Google（即将推出）是支持的应用程序。

在产品中的哪个位置可以看到云恶意软件检测？

可以在以下位置找到云恶意软件检测：

报告>云恶意软件

Admin > Authentication（自行激活流程）

相关信息

- 报告文档

- 入职文档

- 演示视频

- 思科技术支持和下载