目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

概述

简介

本文档介绍如何启用Umbrella虚拟设备(VA)以将事件记录到远程系统日志服务器。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于Cisco Umbrella。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

概述

Umbrella Virtual Appliance 3.1.x版及更高版本支持记录到远程系统日志服务器。

您可以使用此功能将这些消息记录到syslog服务器：

- VA升级和重新启动

- 登录VA和在VA上执行的任何配置命令

- 内部域的请求由VA转发到本地DNS服务器。记录这些请求可以了解内部域的DNS请求来源。

有关在VA上配置远程日志记录的说明，请参阅Umbrella文档。