目录

简介

本文档介绍Umbrella漫游客户端的寿命终止(EOL)，并提供迁移至Cisco安全客户端的指导。

概述

思科宣布对Umbrella漫游客户端软件进行重大更改，并提供提前通知，帮助您顺利规划和过渡。所有Umbrella漫游客户端功能均在Cisco安全客户端中提供，该客户端现在是Cisco Secure的统一安全代理。

背景

- Umbrella漫游客户端提供DNS安全和基于策略的保护，包括智能代理功能。

- 由于第三方软件兼容性限制，思科建议从2022年起迁移至Cisco AnyConnect安全移动客户端。

- Cisco Secure Client现在取代Cisco AnyConnect作为新的统一安全代理，并包含所有Umbrella漫游客户端功能。

- 思科已宣布Cisco AnyConnect生命周期终止。

生命周期终止公告

- EOL公告日期:2024-04-02

- 最后支持日期:2025-04-02

- Cisco安全客户端包含Umbrella漫游客户端的所有功能。

- 思科将仅在思科安全客户端中提供未来创新。

- 迁移指南：有关逐步说明，请参阅正式文档。

迁移和授权

- 拥有有效许可证和有效Umbrella支持合同的客户有资格迁移到Umbrella漫游安全模块的思科安全客户端，无需支付额外费用。

- 如果您有权直接或通过其他思科服务（包括AnyConnect）使用Cisco Umbrella，则无需支付迁移或使用当前版本的额外费用。

- 有关详细信息，请查看许可证信息。

OpenDNS消费者套装销售终止公告

- 终止销售公告：OpenDNS Umbrella Prosumer和OpenDNS Home VIP包。

- 最后销售日期:2024-04-02

- 有关详细信息，请参阅Cisco Umbrella网站。

查找更多信息

- 有关Cisco安全客户端的详细信息，请访问Cisco安全客户端网站

- 有关思科生命周期终止政策的详细信息，请访问思科停产网站

- 有关思科产品保修的更多信息，请访问思科产品保修网站

- 要订阅以接收生命周期终止/销售终止信息，请访问思科通知网站