目录

简介

概述

简介

本文档介绍对南非的Umbrella边缘数据中心的更改。

概述

从2021年12月2日起，以下Umbrella边缘数据更改生效：

- 南非开普敦是Umbrella公司的一个崭新地点。客户现在可以通过连接它获得完整SIG服务，包括DNS、安全Web网关和云交付防火墙。

- 南非约翰内斯堡现在支持全面SIG服务，包括云交付的防火墙（以前是DNS，且仅提供安全网络网关）。

为IPsec隧道连接创建了新区域：AF-1.开普敦和约翰内斯堡是这一区域的两个成员。在出现维护或故障时，这些数据中心之一的连接会自动重定向到另一个数据中心。

两个数据中心都位于运营商中立的Teraco主机托管设施，在NAPAfrica互联网交换中具有对等连接。

这些边缘数据中心的升级扩展了我们快速增长的全球网络。由于我们创新的全球云架构和任播路由，这些地区的大多数客户会自动连接到升级的数据中心。

此外，在我们努力保持所有数据中心高正常运行时间的同时，我们增强的路由解决方案可无缝且自动地将流量路由到最近的下一个数据中心（如果由于任何原因某个数据中心不可用，即使是IPsec隧道）。