目录

简介

概述

限制父管理员的步骤

简介

本文档介绍如何为Umbrella配置多组织或MSP控制台，以限制父管理员修改特定子组织。

概述

默认情况下，属于父组织的管理员对所有子组织具有完全管理员访问权限。但是，在某些情况下，您可能希望限制父管理员修改特定子组织。

虽然目前在多组织或MSP控制台中无法实现此功能，但使用本文中描述的变通方法可以实现相同的结果。

限制父管理员的步骤

要限制来自特定子组织的父管理员，请执行以下步骤：

1. 作为子组织的完全管理员（包括现有父管理员），登录子组织的Umbrella Dashboard

2. 在Admin > Accounts下，点击右上角的“Add”按钮。

3. 输入您要限制的父管理员的电子邮件地址，并分配“阻止页面绕行”角色。

4.单击“发送邀请”。 帐户在帐户列表中显示为“待处理”。

5.让受限制的父管理员打开其电子邮件，然后点击“确认邀请”按钮。

6.受限制的父管理员必须重定向到多组织控制台（如果尚未登录，则登录后才能登录）。

完成这些步骤后，如果受限制的父管理员尝试打开子组织，则只需将其重定向到多组织控制台。