目录

简介

本文档介绍如何修改应用程序风险评分和查看社区风险评分以便更好地管理应用程序风险。

概述

“应用风险分数覆盖”允许您立即更改应用的风险分数。此功能还引入了社区风险评分，该评分表示客户针对每个应用程序设置的所有自定义风险评分的中值。社区风险评分能让您深入了解其他组织如何评定应用程序风险，让您从另一个角度管理自己的风险评估。

修改应用风险评分

您可以通过应用发现工作流程更改任何应用的风险评分：

- 在Umbrella控制面板中，使用应用程序详细信息页面的应用程序网格视图。

- 选择应用程序，然后选择更改风险记分卡以根据需要调整分数。

查看社区风险评分

您可以在以下位置查看社区风险评分：

- 风险摘要视图

- “更改风险评分”对话框（在选择“更改风险评分”选项后显示）

撤消风险分数覆盖

您可以随时恢复为默认的思科复合应用风险评分：

- 在“更改风险评分”选择列表中，选择“默认加权风险”以撤消改写。

相关资源

有关详细信息，请参阅Umbrella文档：

- 更改应用详细信息

- 查看应用详情