目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

概述

Google安装指南

简介

本文档介绍如何使用安全Web网关(SWG)和Google文件流。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于Cisco安全Web网关(SWG)。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

概述

Google文件流提供对Google Drive的安全访问。默认情况下，此软件不与执行SSL解密作为防止拦截的安全措施的任何代理一起使用。要在启用SSL解密时对SWG使用Google文件流，必须执行这些步骤。

Google安装指南

为了修改Google文件流以与Cisco Umbrella的代理服务配合使用，需要编辑注册表。有关详细信息，请参阅此Google文章：驱动器和站点防火墙和代理设置。所需的明确更改是修改Google根pem文件并将您的Umbrella CA(根CA或用户CA)添加到文件。

然后，您可以使用此Google文章中的步骤将注册表项指向此新文件：Advanced Drive for desktop configuration。

完成后，需要重新启动才能应用更改。