目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

问题

解决方案

原因

Additional Information

简介

本文档介绍如何解决错误“保存此目标列表时出错。您无权更新此域列表。"

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于Cisco Umbrella。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

问题

当尝试编辑现有的允许列表或阻止列表时，管理员会看到如下错误：

“保存此目标列表时出错。您无权更新此域列表。"

解决方案

根据设计，从MSP集中设置派生的任何目标列表、阻止页面设置或类别设置均无法在客户组织级别进行编辑。这可防止客户组织中的用户更改MSP管理员直接管理的集中设置。

原因

如果MSP管理员在“集中设置”中创建目标列表，则会发生此问题。虽然此类列表在客户组织中可见，但只能在MSP控制台级别进行编辑。

Additional Information

有关设置和配置目标列表的完整详细信息，请参考Umbrella文档：添加目标列表