目录

简介

SWG中的美国环网

简介

本文档介绍Cisco Umbrella Secure Web Gateway如何提供美国振铃防护。

SWG中的美国环网

Umbrella的安全Web网关(SWG)中的US Ring Fencing可确保美国客户的流量在美国境内传输。此功能可根据地理位置将美国流量通过加拿大边境的可能性降至最低。

Umbrella的加拿大DC配置为在客户查找代理地址时执行Geo-IP检查：swg-url-proxy-https.sigproxy.qq.opendns.com。如果检测到客户IP位于美国，流量可以重定向到美国数据中心。

美国环网目前仅适用于Umbrella的加拿大数据中心。这意味着，根据可用性，如果美国客户流量到达温哥华，则可以按可用性的顺序将流量重定向到LAX、DFW或PAO。如果美国客户流量到达多伦多，则可以将该流量重定向至CHI、NYC或MIA，以可用性为基准。