目录

简介

概述

说明

简介

本文档介绍哪些思科Umbrella站点始终允许通过云交付的防火墙隧道。

概述

本文的目的是提供始终在隧道中允许的域和IP地址的列表，这些域和IP地址将取代Umbrella Dashboard的Firewall Policy部分中的任何用户定义的防火墙规则

说明

在Umbrella Dashboard的Firewall Policy部分中配置防火墙规则时，请记住始终允许这些站点通过云交付的防火墙：

- dashboard.umbrella.com

- login.umbrella.com

- docs.umbrella.com

- support.umbrella.com

- status.umbrella.com

- umbrella.com

- umbrella.cisco.com

- dashboard2.opendns.com

- api.opendns.com

- login.opendns.com

- opendns.com

- Cisco Umbrella任播IP:208.67.222.222、208.67.220.220、208.67.222.220，以及 208.67.220.222

- OpenDNS系列表IP:208.67.222.123和208.67.220.123