目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

概述

说明

简介

本文档介绍在Cisco Umbrella的报告中有哪些未识别请求。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于Cisco Umbrella。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

概述

查看Umbrella控制面板的概述部分中的活动搜索报告或主要身份，您会看到未识别的请求，并希望了解如何获取有关这些请求的更多信息。

说明

无法识别的请求是发送到虚拟设备但未与帐户中的任何Active Directory身份（用户/组/计算机）或内部网络相关联的DNS请求。

常见的情况是，您可以为访客或内部目的提供Wi-Fi访问，智能电话和其他非AD设备使用虚拟设备进行DNS解析。

识别非AD设备的最佳方法是注册内部网络IP或IP范围，以补充部署的Active Directory方面。这样，如果没有与DNS请求关联的AD身份，您可以按内部IP地址标记请求。