目录

简介

本文档介绍影响2024-01-13上的漫游客户端的计划维护窗口。

概述

安排了维护活动，以提高数据库性能和可靠性。在这个1小时的时间段内，与漫游客户端相关的某些服务会暂时受到影响。

维护时间表

- 日期:2024-01-13

- 开始时间:06:30 UTC

- 结束时间:07:30 UTC

- 持续时间:1小时

- 受影响的组件：漫游客户端

受影响的服务

在维护期间，这些服务受到影响：

- 新的漫游客户端注册：

新注册不可用。

- 配置更改：

在维护与漫游客户端同步之前进行的配置更改。在维护期间所做的新更改在窗口结束之后生效。

- 控制面板更改：

安全Web网关(SWG)覆盖设置、SWG覆盖和漫游客户端删除的批量操作等操作无法访问。

- 管理员视图：

您可以查看漫游计算机的以前配置的值（如身份名称），但不能进行更改。

- 漫游客户端信息：

诸如上次同步、身份名称、主机名和状态等信息可能不会显示最新更新。

建议

规划新的漫游客户端部署，并在维护窗口之外进行更改以避免中断。

查找更多信息

有关详细信息，请参阅您的支持联系人或官方Umbrella文档。