目录

简介

为什么SWG阻止从URL中删除分段(#)?

简介

本文描述SWG阻止从URL删除片段(#)的原因。

为什么SWG阻止从URL中删除分段(#)?

当您尝试阻止嵌入了井号(#)标签的URL时，一些合法URL会被无意阻止。例如，“www.google.com/?gws_rd=ssl#abcdefg”是恶意链接，已添加到阻止列表，但您无法访问Google。

将复杂的URL输入浏览器时，浏览器只处理该片段（如#）之前的URL部分，并由Cisco Umbrella匹配以阻止该部分。因此，即使将整个URL添加到目标列表，也会剥离锚点之后的部分。在之前的示例中，“www.google.com/?gws_rd=ssl#abcdefg”变为“www.google.com/?gws_rd=ssl”，您对Google的访问现在被阻止。