目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

概述

执行的步骤

简介

本文档介绍向Cisco Umbrella中启用SAML的多组织控制台或MOC及子组织添加新用户时的预期行为。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于Cisco Umbrella。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

概述

在多组织中，建议先将用户添加到“单点登录”MSP组织，然后邀请到相关的其他子组织。

如果您反过来执行此操作，即首先在子组织中创建用户，然后在MSP组织中创建用户，则用户需要静态密码才能加入“单点登录”组织。  这对大多数客户来说都是不理想的。

执行的步骤

1.将用户添加到多组织并跟进。

2.将用户添加到secure x中并按照电子邮件说明操作。

3.先登录“多组织”，然后登录子组织，查看它是否有效。