目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

概述

说明

Additional Information

简介

本文档介绍Cisco Umbrella漫游客户端执行两个内部DNS更新的行为。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于Cisco Umbrella漫游客户端。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

概述

您会在服务器的DHCP或DNS日志中注意到，一台安装了Cisco Umbrella漫游客户端的计算机在几秒钟内相互执行两次动态DNS(DDNS)更新。

说明

Windows旨在每当修改网络的IP或DNS设置时执行动态DNS更新。

Umbrella漫游客户端的设计导致本地客户端的IP被修改。首先，Umbrella漫游客户端将DHCP委派（或静态设置）的DNS服务器备份到本地.txt文件。然后，Umbrella漫游客户端将自身绑定到127.0.0.1并更改DNS设置。每个具有连接的网络都会发生这种情况。

当Umbrella漫游客户端更改DNS设置时，Windows会在进行原始DDNS查询后不久以及Umbrella漫游客户端接管之前执行后续DDNS重新注册。

Additional Information

您无需执行任何操作。此行为在本质上是无害的，本文仅用于提供信息。目前，没有计划在Umbrella漫游客户端更改DNS设置时尝试避免第二次DDNS呼叫，因为尚未发现此行为的副作用。

有关DDNS如何在Windows上工作的详细信息，请参阅以下Microsoft文章：了解动态更新。