目录

简介

Umbrella是否适用于DNSBLS和URIBLS?

简介

本文档介绍Cisco Umbrella是否与DNSBLS和URIBLS配合使用。

Umbrella是否适用于DNSBLS和URIBLS?

Umbrella无法保证DNSBL/URIBL服务能够正确响应来自Umbrella服务器的请求。在许多情况下，列表提供商只希望处理低流量使用量。从他们的角度来看，来自Umbrella用户的所有请求都被视为来自同一来源，导致流量远远超出列表提供商的阈值。

Spamhaus和URIBL在各自的FAQ页面上特别提到了以下内容：

“检查您正在使用的DNS解析器：如果您使用免费的“开放式DNS解析器”服务(如Google公共DNS或大型云/外包公共DNS服务器（如Level3或Verizon）)来解析您的DNSBL请求，在大多数情况下，您将从Spamhaus的公共DNSBL服务器收到“未列出”(NXDOMAIN)回复。我们建议在向Spamhaus进行DNSBL查询时使用您自己的DNS服务器。" — Spamhaus

“URIBL通过DNS提供公共查找以实现低流量使用。如果垃圾邮件检查了大量电子邮件，或者使用共享DNS平台进行解析，您可能会收到回复，指出查询被拒绝。也就是说，公共DNS提供商(例如OpenDNS或Google Public DNS)会受到影响，因为它们生成的查询量很大，使用缓存名称服务器作为其客户群的许多其他互联网服务提供商(ISP)也是如此。 " — URIBL

在整体互操作性方面，Umbrella与所有DNSBL和以下URIBL配合工作：

- dnsbl.org

- rfc-ignorant.org

- rhsbl.ahbl.org

- rhsbl.sorbs.net

- surbl.org

- ubl.dnsbl.borderware.com

- uribl.com

- uribl.org