目录

简介

概述

识别漫游计算机

2020年2月1日之后安装的新漫游客户端：

2020年2月1日之前的现有漫游客户端安装：

简介

本文档介绍Umbrella的漫游计算机主机名同步功能。

概述

本文讨论在控制面板上查看漫游客户端主机名时预期的内容。对于所有新部署，名称为当前主机名。对于2020年之前的部署，请阅读本指南以了解客户端命名。2020年以前的所有客户端的默认值是安装时的主机名。

识别漫游计算机

过去，当计算机本身的主机名发生更改时，Umbrella控制面板中漫游客户端的标签不会更新。  这对长期管理来说是个大问题，因此我们采取了一些措施实现同步。本文的其余部分将概述该过程的工作原理。

此功能适用于独立漫游客户端安装和AnyConnect集成模块，并适用于所有操作系统。

2020年2月1日之后安装的新漫游客户端：

现在所有新的漫游客户端安装都具有3个属性，首次安装RC时，这些属性都相同：

- 身份名称:标识的名称（与在Umbrella控制面板中的名称相同）；管理员可以更改此设置。

- 主机名:终端计算机的当前主机名；这由安装在终端上的漫游客户端提供，并定期更新。

- 原始主机名：首次安装漫游客户端时的主机名。

如果漫游客户端的Hostname属性在终端更改，则同步身份名称与主机名相同。唯一的例外是管理员手动更改身份名称；如果主机名更改，自定义身份名称将保持不变。

2020年2月1日之前的现有漫游客户端安装：

对于现有的漫游客户端安装，有三种方案：

1. 主机名和身份名相同。此处不执行任何操作。

2. 主机名自初始安装后已更改。身份名现在会自动刷新，主机名属性保持不变。

3. 身份名称自初始安装以来已手动更改（重命名）。此RC的Hostname属性已更新，但Identity Name不会更改。

如果您更改了某个身份名称，需要将其重新同步到主机名，您可以直接将名称更改回自己，但我们已添加了一个按钮使其更简单 — 只需单击重命名图标（笔图标），您就会看到蓝色的“Match Hostname”（匹配主机名）选项：

Screen_Shot_2020-01-28_at_11.20.17_AM.png

NOTE:对主机名的更改不会立即发生。  更改计算机的真实主机名后，可以在控制面板中刷新计算机主机名的时间从几小时到24小时不等。  这是因为同步更新是在我们的客户群中运行的后台进程，它执行速度很慢以确保一致性。