目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

概述

配置完全升级的延迟

简介

本文档介绍对将Cisco Umbrella虚拟设备(VA)上的自动升级推迟最多90天的支持。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 仅在运行版本2.8.4或更高版本的虚拟设备上强制推迟。

使用的组件

本文档中的信息基于Cisco Umbrella虚拟设备。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

概述

Cisco Umbrella现在支持将虚拟设备上的自动升级推迟最多90天。

注意：此延迟仅适用于需要重新启动虚拟设备的完整升级版本。补丁不需要VA重新启动，因此不会延迟；va在已配置的自动升级窗口期间自动应用补丁。通过更改版本号的第三位数字来标识补丁程序。版本的第一位或第二位会进行更改，以便进行完全升级。

配置完全升级的延迟

要配置完全升级的延迟，请执行以下操作：

1.在控制面板中，导航到控制面板上的“站点和Active Directory”页。

2.转至此页的设置选项卡。

3.在Auto-Updates部分下，找到Delay Virtual Appliance Upgrade for 90 Days设置。您可以切换Enable Delay选项以启用此功能，或切换为禁用此功能。默认情况下禁用推迟。

UpgradeDelay2.ping

如果启用了延迟，则虚拟设备不会在新版本可用后立即自动升级。自动升级发生在新版本发布到VA各自的发布阶段后90天。

延迟设置的任何更改只能由完全管理员完成，然后记录到管理员审核日志中。

如果启用了延迟，它适用于组织中的所有虚拟设备。要在90天完成之前有选择地升级某些VA，请选择需要升级的VA，然后选择Upgrade按钮。此按钮仅在VA下载新版本后显示。

显示的对话框显示VA自动升级前的日期。VA在此日期之后的下一个升级窗口中自动升级。

如果下载了多个版本，则可以选择VA可以升级到的版本。

UpgradeOptions.png

通过自动升级延迟功能，您现在可以选择手动触发一个或多个VA的升级，并在允许其他VA自动升级到此版本之前在您的环境中验证新版本。