目录

简介

背景信息

影响声明

所需更改

简介

本文档介绍有关Chromebook客户端网络默认必备条件的更新，以便与Umbrella配合使用。

背景信息

思科将发布我们的Chromebook应用的紧急更新。此版本包含从UDP 53到UDP 443的默认DNS端口更改，因为ChromeOS 99和100中观察到阻止通过UDP 53成功应用DNS的块的问题。如果没有此更新，Chromebook可能会看到Umbrella覆盖范围不适用。

2022年6月更新：问题已在ChromeOS上解决。端口53再次能够正常使用。Umbrella默认端口仍然为端口53。请参阅以下有关如何通过配置返回UDP 53的步骤。

影响声明

更改为443时，可能会影响Chromebook解析Umbrella DNS的能力 — 导致版本1.3.15中出现极长的延迟。请确保允许UDP 443到达208.67.222.222，或应用缓解这些步骤。

对于在Umbrella 1.3.13或更低版本上使用ChromeOS 99或更高版本的用户，您可以看到覆盖范围无法应用。

此问题会影响Umbrella，因为它阻止将UDP 53 DNS查询发送到未在设备上配置或未通过DHCP配置的DNS地址。

所需更改

- 验证UDP 443到208.67.222.222在您的网络上处于打开状态，或

- 请参阅以下备用步骤，保留UDP 53。在ChromeOS中提供解析之前，可能需要进行DoH配置才能解决问题，并且仍然使用UDP 53进行DNS到Umbrella的连接。

要恢复UDP 53上的DNS，请将其添加到Chromebook Umbrella配置中。请注意，这会导致您的Umbrella块不适用于所有Chromebook 98-100版本。

"resolverPortNumber": {        "Value": 53    }

如果需要UDP 53，您也可以在Google Workspace中将Chromebook DoH配置为dns.umbrella.com。这允许Umbrella Chromebook客户端继续将DNS发送到Umbrella解析器以执行。