目录

简介

虚拟设备

Active Directory连接器

简介

本文档介绍Umbrella虚拟设备和Active Directory连接器的支持模型。

虚拟设备

Cisco Umbrella仅支持：

- 虚拟设备的当前主要版本和

- Virtual Appliance的以前主要版本 — 在发布当前主要版本到最终生产路径后的90天内仅支持此版本。

例如，如果最终生产路径上提供的最新主要版本VA是3.3版，则Umbrella支持团队仅支持3.3.x版和3.2.x版。一旦版本3.4.x发布到最终生产路径，对版本3.2.x的支持就会停止，对版本3.3.x的支持将限制在90天内。要求客户确保其虚拟设备在发布此版本的90天内升级到最新版本。思科不保证最新版本中的所有补丁或修复程序都可在早期版本上使用，因此建议客户将其VA升级到最新主要版本以接收最新补丁。

确保虚拟设备能够通过端口443 TCP访问disthost.umbrella.com，以便它们能够下载新版本。要成功升级虚拟设备，还必须满足此处提到的所有其他前提条件。

Active Directory连接器

Cisco Umbrella仅支持Active Directory连接器的当前主要版本。

例如，如果最终生产路径上可用的AD连接器的最新主要版本为1.11，则Umbrella支持团队仅支持1.11.x版。一旦版本1.12发布到最终的生产路径，就停止了对版本1.11.x的支持。要求客户确保其Umbrella AD连接器尽快升级到最新版本。思科不保证为早期版本发布补丁。

确保Active Directory连接器能够通过端口443 TCP访问disthost.umbrella.com，以便其能够下载新版本。要成功升级AD连接器，还必须满足此处所提到的所有其他前提条件（对于与同一Umbrella站点中的虚拟设备一起部署的AD连接器）或此（对于与同一Umbrella站点中的虚拟设备一起部署的AD连接器）。