目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

问题

解决方案

原因

简介

本文档介绍如何在选择Continue以响应“警告”页面后解决网页显示错误或无法完全加载的问题。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于Cisco Umbrella。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

问题

网页显示不正确或者在您选择Continue以响应显示的“警告”页后未完全加载。

解决方案

要解决此问题，需要确定阻止或警告的请求，这些请求是显示“警告”页面的关键。可以将它们添加到Destination Allow List以允许访问它们，或者更改导致它们被阻止或警告的策略。您可以检查活动搜索，并使用Blocked或Warned操作查找URL，以确定哪些URL同时被阻止，从而导致网页显示不正确。

原因

打开网页时，浏览器通常通过Umbrella代理发出多个HTTP请求。每个请求都是独立的，由Umbrella单独处理和分类，并可根据不同的策略和规则进行匹配。

如果被警告的网页由其他网站提供图像和广告等内容，则这些网页的分类可以不同于被警告的网站。如果这些类别在规则策略的其他地方被阻止或警告，则无法显示该内容。如果被阻止或警告的内容是网页布局的关键部分，则页面可能完全未格式化和已损坏。