目录

简介

自动更新概述

自动更新流程

简介

本文档介绍自动更新如何用于Umbrella漫游客户端，并概述用于管理更新调度的选项。

自动更新概述

当Umbrella的新版本可用时，Umbrella漫游客户端会从Umbrella下载新版本，从而自动更新到最新的可用版本。

- Umbrella不使用固定的发布周期；更新会根据需要发布，用于新功能、漏洞修复和行为更改。

- 您可以订阅发布通知论坛，接收有关新版本的电子邮件更新。

- 您无法阻止您的组织接收最新的Umbrella漫游客户端更新。

- 要获得对更新管理和调度的控制权，请升级到提供这些功能的安全客户端。

自动更新流程

1. Umbrella漫游客户端通过HTTPS检查Umbrella API以每1-2小时更新一次。

2. 如果有更新的版本，客户端会将其下载到临时文件夹：

- Windows 窗口版本:

C:\ProgramData\OpenDNS\ERC\Upgrades

- macOS:

/Library/Application Support/OpenDNS Roaming Client

3. 检测到新版本后，客户端会随机选择5到20分钟的时间开始安装。这种称为“抖动”的随机延迟可防止大量客户端同时下载更新，从而降低Umbrella基础设施和带宽有限的客户网络的网络饱和风险。