目录

简介

背景信息

什么是Npcap?

影响和解决方案

简介

本文档介绍漫游客户端与npcap软件之间的交互。如果不使用npcap，则本文不适用。

背景信息

当使用npcap时，此交互的症状是漫游客户端处于活动状态时的A和AAAA记录类型的总DNS故障。TXT记录仍然可以成功，从而使漫游客户端进入加密模式。

什么是Npcap?

Npcap是用于数据包捕获的第三方软件。在安装过程中，npcap可以在计算机上安装npcap网络接口以便于捕获。要确认npcap的安装方式是否会对我们造成干扰，请验证是否存在npcap网络接口。如果是，请继续阅读！

影响和解决方案

在某些情况下，Npcap驱动程序的存在可能导致发送到漫游客户端的DNS无法到达其最终目的地。影响是A和AAAA记录超时和失败，导致加载网页失败。浏览器错误通常是DNS故障NXDOMAIN。尽管由于Umbrella正在对TXT记录进行检查，漫游客户端仍然可以处于“受保护并加密”模式，并且只知道npcap会影响A和AAAA记录。

要验证npcap是否是根本原因，请执行以下操作：

1. 开放网络和共享中心

2. 单击查看网络接口

3. 右键单击并禁用npcap接口

4. 确认问题是否立即解决

如果在禁用npcap网络接口后问题立即消失，这可以确认npcap NIC和驱动程序是DNS解析问题的根本原因，需要卸载才能正确运行漫游客户端。此互操作性交互在DNS到达127.0.0.1:53之前的npcap级别发生，漫游客户端已绑定到此。