目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

概述

解决方案

手动更改名称的方法

卸载/重新安装方法

重新注册方法

Additional Information

简介

本文档介绍如何在Umbrella漫游客户端中同步漫游计算机的名称。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- Umbrella漫游客户端

- 适用于Cisco AnyConnect的Umbrella漫游安全模块

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

概述

漫游计算机通过安装它们的计算机的主机名获取其名称。截至2020年1月，Umbrella控制面板会自动更新任何漫游计算机显示名称，以匹配计算机的当前主机名。这不包括以前手动更改的任何漫游客户端条目。

因此，本文中的某些信息已弃用了，但仍因后代原因而包含在其中。

受本文档步骤影响的产品包括：

- Umbrella漫游客户端

- 适用于Cisco AnyConnect的Umbrella漫游安全模块

解决方案

您可以通过以下方法之一更新漫游客户端/漫游安全模块的名称：

1.手动更改名称

2.卸载/重新安装

3.重新注册方法[已弃用 — 不再需要]

手动更改名称的方法

如果您知道漫游计算机当前使用的名称，可以使用以下步骤在控制面板中更新该名称：

1.导航到部署 > 漫游计算机。

2.搜索要重命名的漫游计算机，然后选择它以展开详细信息。

3.重命名漫游计算机并选择保存。

7727355844244

卸载/重新安装方法

只需卸载并重新安装漫游客户端即可更新名称。这适用于AnyConnect漫游安全模块(AC-RSM)和独立企业漫游客户端(ERC)。

- 漫游客户端卸载说明可以在以下位置找到：Umbrella漫游客户端：卸载

- AnyConnect指南位于此处：Cisco AnyConnect安全移动客户端 — 配置指南

重新注册方法

在当前名称下手动重新注册客户端的步骤：

1.删除控制面板上的条目。

2.重新启动漫游客户端服务或重新启动计算机。

3.客户端重新显示其当前主机名。

Additional Information

如果您不知道漫游计算机当前使用的名称，请从漫游客户端/漫游安全模块生成诊断报告，并与Cisco Umbrella Support联系以向其提供该报告。要求他们告知您当前注册的名称，以便您可以找到并更改该名称。

- 漫游客户端诊断说明：Umbrella漫游客户端：提供诊断信息以支持

- 漫游安全模块诊断说明：Cisco Umbrella漫游安全客户端管理员指南