目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

问题

解决方案

简介

本文档介绍是否可以仅更改带有AD FS和Umbrella的SAML的证书。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于Cisco Umbrella。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

问题

如果使用SAML将Umbrella控制面板登录与Active Directory联合身份验证服务(AD FS)集成，有时您可能需要更改正在使用的证书。

如果已在ADFS中更改此证书，则在尝试登录控制面板时，您的控制面板用户可能会看到类似于此屏幕截图的错误：

“签名验证失败。SAML响应已拒绝。"

360001725103

解决方案

证书信息会并入从ADFS环境提取的元数据，并在SAML设置期间上传到Umbrella控制面板。遗憾的是，无法仅更改证书。

您也无法禁用SAML，因为您无法登录控制面板。在此阶段，最好联系Cisco Umbrella支持，他们可以为您快速禁用SAML集成。

注意：禁用SAML后，所有控制面板用户都会收到密码重置电邮，以便重新获得控制面板访问权限。在Cisco Umbrella Support禁用集成之前，您必须通知他们此邮件。

然后，您可以运行标准的SAML设置步骤，从ADFS导出元数据，并在再次设置SAML时再次将其导入仪表板。