目录

简介

背景信息

禁用安全Web网关

简介

本文档介绍如何防止安装AnyConnect安全Web网关模块(SWG)模块。

背景信息

思科于2023年宣布了Cisco AnyConnect的生命周期终止。思科于2024年4月2日宣布伞状漫游客户端寿命终止，最后支持日期为2025年4月2日。许多Cisco Umbrella客户已经从迁移到Cisco安全客户端中受益，我们鼓励您尽快开始迁移，以获得更好的漫游体验。阅读此知识库文章的更多信息：如何安装带有Umbrella模块的思科安全客户端？

在AnyConnect版本4.8 MR1+中，安全Web网关模块(SWG)与漫游安全模块（您无法分隔模块）一起安装。如果您的Cisco Umbrella许可证包含对安全互联网网关(SIG)的访问，SWG模块将在安装时启用。

禁用安全Web网关

不想启用SWG模块（默认操作）的客户可以在其CiscoUmbrella控制面板的部署>漫游计算机>客户端设置下禁用该功能：

26452882497812