目录

简介

背景信息

简介

本文档介绍在报告功能中取消识别Umbrella身份。

背景信息

我们很高兴地宣布Umbrella报告的取消标识功能完全发布！此功能隐藏在Umbrella报告中发出请求的人的主机名、内部IP和用户名，以便更好地为用户启用隐私。

可以在Umbrella中为任何帐户启用取消标识，但是一旦启用，您无法自行关闭它。这就是设计的原样，我们试图创建一个符合“四眼”原则的简单、易用的功能。 遗憾的是，由于两个人很少在工作环境中一起工作，因此“四只眼睛”特别困难，因此需要以这种方式设置该功能。启用后，您的报告会将用户身份替换为散列，如下面的屏幕截图所示。散列值是一对一且具有身份，因此，您可以检查以查看用户运行情况，但并不确切知道用户是谁。

有关文档，请点击此处：https://docs.umbrella.com/deployment-umbrella/docs/enable-de-identification。

在此屏幕截图中，请注意普通身份名现在如何被散列替换，以及您如何仍可以单击散列以透视报告：

Screen_Shot_2020-10-28_at_9.03.44_AM.png

Screen_Shot_2020-10-28_at_9.03.53_AM.png

Screen_Shot_2020-10-28_at_9.04.10_AM.png