目录

简介

概述

解决DNSCrypt警告

简介

本文档介绍如何解决有关启用DNSCrypt的VA“处于注意状态”的VA警告。

概述

虚拟设备(VA)在其自身和OpenDNS公共域名系统(DNS)解析器之间支持DNSCrypt加密。DNSCrypt加密VA转发的DNS数据包，防止拦截敏感信息。默认情况下启用DNSCrypt以实现最佳保护，但是如果防火墙阻止VA和公共DNS解析器之间的加密流量，则可能会遇到问题。

未加密的DNS流量是您必须应对的安全风险。当VA和OpenDNS之间无法建立加密时，Umbrella控制面板会显示一条警告，指示受影响的虚拟设备“处于注意状态”，以确保您保持尽可能最好的保护。

如果单击View Details，则会看到一条消息，指示此VA转发到OpenDNS的DNS查询未加密。

注意：DNSCrypt仅在运行版本1.5.x或更高版本的虚拟设备中可用。如果您只有一个VA且它尚未升级，则还会显示此消息。

解决DNSCrypt警告

要解决警告并恢复DNSCrypt保护，请执行以下操作：

1. 检查您的防火墙或入侵防御系统(IPS)/入侵检测系统(IDS)配置。

2. 确保您的防火墙或IPS/IDS允许VA的加密DNSCrypt流量。

3. 允许端口53(UDP/TCP)上的出站和入站流量流向以下OpenDNS IP地址：

- 208.67.220.220

- 208.67.222.222

- 208.67.222.220

- 208.67.220.222

4. 如果使用防火墙或IPS/IDS进行深度数据包检测，请确认其不会阻止或干扰加密的DNSCrypt数据包。如果某些设备只期望在端口53上获得标准DNS流量，则它们可以阻止这些数据包。

5. 确认加密流量可以在网络与路径中所有设备的OpenDNS解析器之间同时流经出站和入站。

注意：如果防火墙或IPS/IDS阻止DNSCrypt流量，VA后面的用户的DNS解析可能会失败。

如果您认为您的防火墙已允许此流量，但警告仍然存在，请打开支持案例以获得进一步帮助。

有关Cisco ASA防火墙行为以及与深度数据包检测和DNSCrypt相关的可能错误消息的详细信息，请参阅：为什么Cisco ASA防火墙会阻止Umbrella虚拟设备的DNSCrypt功能？