目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

概述

查看IPS检测

协议违规

应用程序兼容性

禁用IPS签名

支持

历史事件

IPS问题/误报

简介

本文档介绍如何使用Cisco Umbrella审核或争议入侵防御服务(IPS)误报。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于Cisco Umbrella。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

概述

Cisco Umbrella的入侵防御系统检测（或阻塞）被视为与已知威胁、漏洞相关的数据包，而且只需在数据包的格式不正常时进行检测。

管理员根据以下默认列表选择用于检测威胁的IPS签名列表：

- 连接胜过安全

- 平衡的安全性和连接性

- 安全性高于连接

- 最大检测

请务必记住，选择的签名列表会严重影响遇到的IPS误报数量。最安全的模式（例如最大检测和连接安全性）将创建不必要的IPS检测，因为它们侧重于安全性。只有在需要总体安全性时，才建议使用最安全的模式，并且管理员必须预测监控和查看大量IPS事件的需求。

有关不同模式的详细信息，请参阅IPS文档。

查看IPS检测

使用Umbrella Dashboard上的Activity Search查看IPS事件。对于每个事件，有两个重要信息：

- IPS特征码ID/类别/名称。可在https://snort.org上搜索

- CVE编号（如果适用）。 可在https://www.cve.org/上搜索

并非所有IPS检测都表明存在已知漏洞/攻击。许多签名（特别是在最大检测模式下）只是表示存在特定类型的流量或协议违规。请务必查看前面提到的信息来源以及有关事件的其他详细信息（如源/目标），以确定事件是否需要您的安全团队进行进一步调查。

签名类别可用于提供有关IPS检测类型的其他上下文。查看snort.org上提供的类别。

协议违规

在本示例中，IPS事件链接到此签名：

https://www.snort.org/rule_docs/1-29456

签名的说明如下：

“规则会查找进入网络但不遵循PING正常格式的PING流量。”

4403885889428

在这种情况下，Snort规则并不一定检测到任何特定漏洞，而是检测到被阻止的格式错误的ICMP数据包。根据snort.org上提供的信息以及有关该事件的其他详细信息（如源/目标），管理员可以确定无需进一步调查此事件

应用程序兼容性

某些合法应用与IPS签名不兼容，尤其是在配置了更主动（最大检测）模式时。在这些情况下，可以出于协议违规(Protocol Violation)部分中讨论的原因阻止应用。应用可以采用意外方式使用协议，或者通过通常为其他流量保留的端口使用自定义协议。

即使应用是合法的，这些检测通常也是有效的，思科无法始终予以纠正。

如果合法应用被IPS阻止，Umbrella建议联系应用供应商，提供事件/特征码的详细信息。必须测试第三方应用程序与snort.org上的IPS签名的兼容性。

当前无法从IPS扫描中排除单个应用/目标。

禁用IPS签名

如果发现签名导致与第三方应用程序的兼容性问题，则可以禁用签名（临时或永久）。 只有在您信任该应用程序，并且您确定该应用程序的价值超过了特定签名的安全性优势时，才能执行此操作。

有关创建自定义签名列表的信息，请完成添加自定义签名列表文档中的步骤。您可以将当前设置用作模板，然后通过将其设置为Log Only或Ignore来禁用所需的规则。

支持

历史事件

Umbrella支持无法提供有关历史IPS事件的其他详细信息。IPS事件通知您流量与IPS签名不匹配。有关签名的详细信息，请访问snort.org。Umbrella不存储原始流量/数据包的副本，因此无法提供有关IPS事件性质的进一步上下文或确认。

IPS问题/误报

如果您希望对当前的IPS问题（例如误报）提出异议，请与Umbrella支持部门联系。

为了调查这些问题，Umbrella Support需要捕获数据包。需要数据包的原始内容来确定流量如何触发IPS检测。您必须能够复制问题，才能生成数据包捕获。

在生成通知单之前，请在复制问题时使用Wireshark等工具生成数据包捕获。有关说明，请参阅使用Wireshark捕获网络流量。

或者，Umbrella支持可以协助生成数据包捕获。他们需要安排时间，以便重新创建受影响用户或应用程序的问题。