目录

简介

概述

更新证书

简介

本文档介绍适用于SWG用户识别的Umbrella SAML证书的到期情况。

概述

用于SWG用户识别的Umbrella SAML证书将于2023年8月12日06:44:04(UTC)到期。 该证书将延期并于2023年7月12日提供。这样，您就可以在8月12日之前使用更新的Umbrella SAML证书更新您的身份提供程序(IdP)。

更新证书

更新证书对于避免这些用户的SAML用户身份验证失败和Internet访问丢失至关重要。第一次通信旨在让您了解即将发生的事件并为计划和安排与您的身份提供程序的证书更新任务提供时间。证书更新并可用后，将发布进一步的确认更新。

这是一项年度任务，但是，Umbrella元数据URL与前几年相比保持不变。因此，我们建议使用元数据URL自动获取续订的证书，而不是使用手动导入流程。更新证书后，我们更新元数据，而不更改元数据URL。此方法支持诸如ADFS和Ping身份等身份提供程序，这些提供程序可以监控信赖方元数据URL，并在使用新证书更新信赖方元数据时自动更新。

有关续订选项的更多信息，请参阅:https://docs.umbrella.com/umbrella-user-guide/docs/saml-certificate-renewal-options

注意：某些身份提供程序不执行SAML请求签名的验证，因此不需要我们的新证书。如有疑问，请联系您的身份提供商供应商进行确认。

如有任何疑问，请随时联系支持联系人。